en	The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors.
es	El Consejo de Administración estará compuesto por veintiocho administradores y dieciocho administradores suplentes.

en	The directors shall be appointed by the Board of Governors for five years, one nominated by each Member State.
es	Los administradores serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años.

en	One shall also be nominated by the Commission.
es	Cada Estado miembro designará a uno y la Comisión también designará a uno.